Redakcja

Redaktor naczelny grupy czasopism:Aldona Kapica

Redaktor prowadzący: Anna Rubinkowska

Kierownik marketingu i sprzedaży:Julita Lewandowska-Tomasiuk

Menedżer produktu: Alina Sulgostowska

Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć

ISSN: 2353-2580

Drukarnia: MDruk

Nakład: 1500 egz.

Projekt graficzny: Dominika Raczkowska

Skład: Raster studio, Norbert Bogajczyk

Prenumerata:

Zarządzanie placówką medyczną

Centrum Obsługi Klienta

tel.: 22 518 29 29

e-mail: cok@wip.pl

www.serwiszoz.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

serwiszoz@wip.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256

KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy

XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Biuro reklamy

Menedżer projektu:

Beata Drogowska

tel.: 660 404 086, e-mail: bdrogowska@wip.pl

Agnieszka Zduńczyk

tel.: 660 404 122, e-mail: azdunczyk@wip.pl

„Zarządzanie placówką medyczną” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w „Zarządzaniu placówką medyczną” wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków.

Od Redaktora

Drogi Czytelniku

ANNA RUBINKOWSKA

redaktor prowadzący

Nowa perspektywa unijna stwarza wiele możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia. Można już wskazać typy projektów, które mają największe szanse w ciągu najbliższych kilku lat, choć szczegółowe wytyczne i wymagania aplikacyjne nie są jeszcze znane. Sektor ochrony zdrowia będzie wspierany przede wszystkim z dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Więcej na temat funduszy unijnych na zdrowie piszemy w Temacie numeru na str. 12.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kryteria nakładania kar umownych przez NFZ na podmioty lecznicze udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych są nieścisłe i rodzą ryzyko częstych sankcji z powodu subiektywnej oceny oddziału NFZ. Dlatego świadczeniodawcy powinni dbać nie tylko o jakość udzielanych świadczeń, ale także o prawidłowe i kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej oraz należyte rozliczanie się z NFZ. Jak to robić, podpowiadamy w tekście „NFZ uznaje świadczenia za nienależne” zamieszczonym na str. 19.

Duża konkurencja na polskim rynku specjalistycznych usług medycznych wymaga od placówek medycznych stałego i szybkiego dostosowywania się do coraz wyższych standardów obsługi pacjentów, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój placówki i przede wszystkim posiadania strategii, która pozwoli na wąską specjalizację na najwyższym poziomie. Doskonałym przykładem takiego postępowania jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, którzy tworzy właśnie w swoich strukturach Jurajskie Centrum Onkologii. Więcej na ten temat piszemy na str. 39.

Tradycyjnie już, chciałabym przypomnieć o możliwości zadawania pytań ekspertom z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz informowania nas o problemach, które moglibyśmy poruszać na łamach magazynu. Do Państwa dyspozycji jest e-mail: serwiszoz@wip.pl.

Życzę udanej lektury

Aktualności

Dofinansowanie na innowacyjne projekty w ochronie zdrowia

Jeszcze w 2014 roku projekty Innomed m.in. z branży ochrony zdrowia mogą być wsparte dodatkowymi funduszami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą one dostępne od maja do lipca 2014 roku. Na ten rok przewidziano dofinansowanie w wysokości 50 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów na dotacje. Na składanie wniosków w wielu przypadkach pozostały już tylko 3 miesiące. Budżet programu Innomed, realizowanego przez NCBR w latach 2012–2022, wynosi 300 mln zł, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie to 35%, natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program sektorowy Innomed ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Jest rezultatem porozumienia zawartego między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Program jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie poszukiwania nowych leków innowacyjnych, rozwoju innowacyjnych leków i terapii, personalizacji terapii i prewencji, a także innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych służących podniesieniu konkurencji polskiej gospodarki i zwiększeniu dostępności produktów medycznych.

Zakres wartości dofinansowania projektu to 1–10 mln zł. Czas realizacji projektu to maksymalnie 5 lat. Wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni). Szczegóły programu są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowe zasady szkoleń operatorów numerów alarmowych

Od 19 marca obowiązują nowe zasady przeprowadzania szkoleń operatorów numerów alarmowych, w tym potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na tym stanowisku. Określa je rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych.

W nowym rozporządzeniu można znaleźć również informacje dotyczące trybu opracowania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania, rodzajów zajęć dydaktycznych oraz ich wymiaru czasowego, kwalifikacji wykładowców i instruktorów, wymagań z zakresu bazy dydaktycznej, a także szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu na operatora numerów alarmowych oraz wzór certyfikatu operatora numeru alarmowego uprawniający do sprawowania funkcji w centrum powiadamiania ratunkowego.

Szkolenie potrwa co najmniej 70 godzin, w tym 30 godzin to zajęcia teoretyczne oraz co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych. Obejmie m.in. informacje dotyczące organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zasady dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Wykładowcami lub instruktorami na kursach mogą być m.in. lekarze systemu, pielęgniarki systemu albo ratownicy medyczni, w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którzy mają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu tej ustawy.

Szkolenie operatorów numerów alarmowych będzie zakończone egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem ramowym i programem szczegółowym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

Podstawa prawna:

ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.),

rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 269).

CSIOZ zrealizuje 6 projektów z zakresu ochrony zdrowia

Rozwój Platform P1 i P2, zwłaszcza funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Elektronicznej: Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) i Platformy Udostępniania Online Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2) znalazły się wśród projektów, które będą realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w latach 2014–2020.

W latach 2014–2020 ze środków unijnych będzie również finansowany projekt interEDM, polegający na wzmacnianiu wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uzyskania trwałej interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz budowie dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług eZdrowia dla usługobiorców i usługodawców.

W latach 2014–2020 realizowany będzie też projekt Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia, informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ). Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz projekt e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi i rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

Aktualności

Dofinansowanie na innowacyjne projekty w ochronie zdrowia

Nowe zasady szkoleń operatorów numerów alarmowych

CSIOZ zrealizuje 6 projektów z zakresu ochrony zdrowia

Lekarz rodzinny będzie łatwiej kontynuował leczenie specjalistyczne

OZZL zachęca do ugody w sprawie dyżurów

W skrócie

Zastrzeżenia kontrolne mogą zostać odrzucone

Targi SALMED zakończone sukcesem

Wywiad

Skargi pacjentów wpłyną na ocenę ofert przez NFZ

Temat numeru

Dotacje unijne na zdrowie w latach 2014–2020

Finanse

Zaświadczenie komisji to tytuł wykonawczy

Kontrakty z NFZ

NFZ uznaje świadczenia za nienależne

P.o. prezesa NFZ ma ograniczone kompetencje

Zarządzanie

Lekarze pracują za długo

Kary umowne nie mogą być zbyt wygórowane

Nie każdy zbiór danych podlega rejestracji u GIODO

Pacjent

Nie zawsze zgoda zastępcza jest konieczna

E-dokumentacji nie trzeba pieczętować

Normy i sanepid

Personel należy szkolić z ochrony radiologicznej

Dobre praktyki

Wspólne zakupy sposobem na niższe koszty

Powstaje Jurajskie Centrum Onkologii