Spis treści

Spis treści

Redakcja

OD REDAKCJI

Urządzenia NO można dostosować w zakresie budowy do końca 2015 r.

Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz bezpieczeństwo techniczne to wspólne cele CIOP i UDT

Służby mundurowe mają nowy wykaz chorób i oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Tematy publikacji w pełnej wersji

Redakcja

Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadząca: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ticas Korekta: Zespół

Druk: Paper&Tinta Nakład: 2300 egz.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa e-mail: aktualnoscibhp@wip.pl, e-mail: cok@wip.pl Zamówienia: tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256

KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł.

© Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stosowanie zawartych w „Aktulnościach BHP” lub innych elementach subskrypcji informacji, wskazówek, przykładów itp. do konkretnych przypadków.

OD REDAKCJI

DRODZY CZYTELNICY!

Obuwie ochronne poza swoją kluczową rolą powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami użytkowymi i higienicznymi. Komfort użytkowy stopy w obuwiu jest w znacznej mierze określony przez właściwości obuwia, które wpływają na zachowanie równowagi bilansu cieplnego, a więc decydują o regulacji transportu ciepła i wilgoci między stopą a otoczeniem człowieka. Pośrednio jest wyrażony charakterystyką fizyczną mikroklimatu między skórą stopy a obuwiem. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, od czego zależą właściwości higieniczne obuwia ochronnego, zapraszam do tematu numeru (str. 8–9).

Państwowa Inspekcja Pracy w 2013 roku skontrolowała pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 164 hipermarkety oraz 517 mniejszych sklepów. Kontrole wykazały, co decyduje o najczęstszych nieprawidłowościach. Więcej na ten temat na str. 6–7.

Kleszcze mogą być nosicielami bakterii i wirusów powodujących bardzo groźne choroby. Z roku na rok powiększają one terytoria swojego występowania i dziś można je spotkać nawet na terenach miejskich. Informacje dla pracodawcy o tym, jak ochronić podwładnych wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, oraz dla pracowników, jak się przed nimi ustrzec - znajdują się na str. 12–13.

Na koniec polecam także lekturę stałego działu „BHP w pytaniach i odpowiedziach” (str. 15–16).

Serdecznie pozdrawiam,

życząc jednocześnie satysfakcjonującej lektury.

Agnieszka Świeboda

redaktor prowadząca

Urządzenia NO można dostosować w zakresie budowy do końca 2015 r.

Do grudnia 2015 roku został wydłużony termin eksploatacji urządzeń NO, które były użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.), a nie spełniały wymagań w zakresie budowy.

Zmiana ta weszła w życie 30 czerwca 2014 r. na podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 823).

Podstawa prawna

n rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 2014 r. poz. 823), n rozporządzenie ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. nr 181, poz. 1335 ze zm.).

Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz bezpieczeństwo techniczne to wspólne cele CIOP i UDT

11 lipca w Warszawie Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Urząd Dozoru Technicznego podpisały porozumienie o współpracy. Dotyczy ona wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa technicznego oraz kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.

Strony porozumienia będą współpracować miedzy innymi przy:

- organizacji informacyjnych kampanii społecznych,

- prowadzeniu projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy,

- organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Służby mundurowe mają nowy wykaz chorób i oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

1 lipca zaczął obowiązywać nowy wykaz chorób i norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu oraz sposób jego ustalania dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Zostały one określone na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. poz. 616) w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U. poz. 866).

W wykazie norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy określony został sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu. Ustala się go następująco:

- jeżeli nastąpiły utrata lub uszkodzenie organu, narządu albo układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem uszczerbku na zdrowiu po wypadku lub po przebyciu choroby a stopniem upośledzenia istniejącego wcześniej. Jeżeli nie jest możliwe określenie, w jakim stopniu funkcje organu, narządu albo układu były upośledzone przed wypadkiem lub chorobą, przyjmuje się, że upośledzenia nie było;

- jeżeli nastąpiły wielomiejscowe uszkodzenia kończyny lub jej części, stopień uszczerbku na zdrowiu określa się jako sumę procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń, która nie może być wyższa niż procent uszczerbku przewidziany w przypadku utraty uszkodzonej kończyny lub jej części;

- jeżeli wypadek lub choroba spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów albo układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu określa się jako sumę procentów uszczerbku ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń, która nie może przekraczać 100%;

- jeżeli procent uszczerbku na zdrowiu jest podany w wykazie norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy z określeniem granic, przy ustalaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu bierze się pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia organu, narządu albo układu oraz towarzyszące mu powikłania;

- jeżeli dla danego przypadku nie ma odpowiedniej pozycji w wykazie norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, ocenia się ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej; można przy tym ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu jako procent niższy lub wyższy od przewidywanej normy oceny procentowej w danej pozycji, w zależności od różnicy między stanem ocenianym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji tego wykazu.

Szczegółowy wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy przedstawia załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby funkcjonariuszy zawiera 29 chorób. Należą do nich: 1) zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne; 2) psychozy reaktywne oporne na leczenie;

3) pylice płuc;

4) organiczne zaburzenia psychiczne (po urazach czaszki, zatruciach, neuroinfekcjach); 5) przewlekłe, trwałe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące; 6) astma oskrzelowa;

7) zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: postać ostra i podostra postać przewlekła; 8) ostre uogólnione reakcje alergiczne;

9) byssinoza;

10) beryloza;

11) choroby płuc wywołane pyłem metali twardych; 12) alergiczny nieżyt nosa;

13) zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym; 14) przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym; 15) przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: – guzki głosowe twarde,

– wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, – niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią; 16) choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: – ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części, – ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej, – przewlekłe popromienne zapalenie skóry, przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego, – zaćma popromienna,

– nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%; 17) nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi: – rak płuca,

– rak oskrzela,

– międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej,

– nowotwór układu krwiotwórczego,

– nowotwór skóry,

– nowotwór pęcherza moczowego,

– nowotwór wątroby,

– rak krtani,

– nowotwór nosa i zatok przynosowych;

18) choroby skóry:

– alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

– kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia, – trądzik olejowy,

– smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze, drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób wykonujących służbę w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych, – grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt, – fotodermatozy zawodowe;

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

Urządzenia NO można dostosować w zakresie budowy do końca 2015 r.

Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz bezpieczeństwo techniczne to wspólne cele CIOP i UDT

Służby mundurowe mają nowy wykaz chorób i oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu Nowe wymagania bhp i ppoż. w otworowych zakładach górniczych Hipermarkety mają przewagę nad małymi sklepami pod względem bhp Obuwie ochronne poza kluczową rolą musi się charakteryzować odpowiednimi właściwościami użytkowymi i higienicznymi Zagrożenia związane z ręcznymi pracami transportowymi należą do głównych przyczyn wypadków i zachorowań Pracodawca ponosi odpowiedzialność za ochronę pracowników narażonych zawodowo na boreliozę Brak związku czasowego, miejscowego, funkcjonalnego wypadku z działalnością gospodarczą wyklucza prawo do renty rodzinnej Praca bez orzeczenia o zdolności do niej może przesądzić o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy Umieszczenie promieniowania jonizującego w ocenie ryzyka zawodowego pielęgniarek jest sporne Pracodawca może wydłużyć przerwę w pracy do 60 minut Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego w dziale kadr