Spis treści

Redakcja

Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych

Tematy publikacji w pełnej wersji

Redakcja

Autorzy: Agata Hryc-Ląd (rozdział III, IV) Andrzela Gawrońska-Baran (rozdział I, II, V) Kamil Adamiec (rozdział V) Małgorzata Śledziewska (rozdział III) Redaktor prowadzący: Anna Śmigulska-Wojciechowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół

ISBN: 978-83-269-3939-6

Projekt okładki: Ireneusz Gawliński i Raster Studio Skład i łamanie: Raster Studio Druk: Miller Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10

Publikacja „Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifkacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofcjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Wstęp

Ciągłe zmiany regulacji prawnych, niejasne przepisy oraz skomplikowane bądź specyficzne zamówienia sprawiają, że nierzadko pojawiają się wątpliwości podczas postępowania o zamówienie publiczne. Jednym z jego elementów jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji. Wówczas okazuje się, że sama znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją odpowiednio zastosować.

Dlatego też w ręce Czytelników oddaję publikację, która sprawi, że przebrnięcie przez skomplikowane i niejednoznaczne formularze, jakie stosowane są podczas postępowania o zamówienie publiczne, stanie się przyjemnym obowiązkiem. Książka „Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych” zawiera wszystkie niezbędne pisma, wnioski, zawiadomienia, wezwania i druki, jakie może wykorzystać każdy zamawiający i każdy wykonawca na każdym etapie procedury przetargowej. Wszystkie one opatrzone są praktycznymi komentarzami i wskazówkami ekspertów do poszczególnych elementów bądź zapisów dokumentów. Dzięki temu wykorzystanie tych pism w codziennej pracy będzie dużym ułatwieniem. Objaśnienia autorów zawierają również wyjaśnienia najważniejszych instytucji prawnych w zamówieniach publicznych oraz odniesienia do wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto forma, w jakiej wzory dokumentów zostały przygotowane, sprawia, że mają charakter uniwersalny i można je dostosować do indywidualnych potrzeb zamawiających bądź wykonawców, uzupełniając je swoimi danymi.

Mam nadzieję, że książka ta okaże się pomocnym narzędziem dla wszystkich uczestników procedury przetargowej i zapewni im powodzenie w realizacji swoich przedsięwzięć.

Z poważaniem,

Anna Śmigulska-Wojciechowska

redaktor merytoryczny

Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczanie obowiązkowe

 Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

Zawarcia umowy ramowej 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Tel.:

Faks:

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada):

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

1 I.2) Rodzaj Zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa  Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

2 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane 

Dostawy 

Usługi 

II.1.3)  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot

...-

Dodatkowe przedmioty

...-

...-

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak  liczba części: 1) nie 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak  nie 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA2)

Okres w miesiącach:  lub dniach: 

lub

4 data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

5

III.2) ZALICZKI

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

6  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

7  określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;

 wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy;

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 sprawozdanie finansowe w całości /w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego czy innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 /2 /1  lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 sprawozdanie finansowe w całości /w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego czy innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 /2 /1  lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2)

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10–11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4. Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

 próbki, opisy lub fotografie, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego;

 zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli Zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które Wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

 inne dokumenty.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.7)

 ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Przetarg ograniczony 

Negocjacje z ogłoszeniem 

Dialog konkurencyjny 

Licytacja elektroniczna 

IV.1.2) Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba Wykonawców 

Opis sposobu dokonywania wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

IV.2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3)

Najniższa cena 

lub

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia 

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

Znaczenie 4)

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina:

Miejsce:

IV.4.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach:  (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

Licytacja jednoetapowa  Czas trwania:____________________________

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina:

Miejsce:

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

8 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak  nie 

1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania bądź kryteriów oceny ofert Zamawiający wypełnia załącznik I.

2) Można nie wypełniać pkt II.2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

3) Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

4) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, Zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr  Nazwa

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot

...-

Dodatkowe przedmioty

...-

...-

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:  lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert1)

Najniższa cena 

lub

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia 

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

Znaczenie2)

----------- (wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części) -----------

1) Można nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert, Zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Ad 1 Zaznacza się tylko jedno pole w zależności od tego, do której grupy zamawiających dana jednostka należy.

Ad 2 Wpisuje się skrótowo, czego dotyczy zamówienie. W tym polu nie określa się przedmiotu zamówienia, ponieważ to zaznacza się w innym miejscu.

Ad 3 Pole wypełnia się tylko, jeżeli przewiduje się zamówienia uzupełniające, należy wtedy podać m.in. ich wysokość. Przy czym nie może być ona większa niż dopuszczalna wartość przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (tj. w przypadku usług lub robót budowlanych nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli wartości bez VAT) albo w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (tj. w przypadku dostaw nie większa niż 20% wartości zamówienia podstawowego, czyli wartości bez VAT).

Ad 4 Ustalając termin wykonania zamówienia, trzeba uwzględnić wszelkie terminy wynikające z ustawy Pzp, w tym minimalny termin na składanie ofert, czas przewidziany na składanie odwołań, a także czas niezbędny na wykonanie zamówienia publicznego.

Ad 5 Jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, wówczas nie wystarczy wpisać jedynie informacji „tak”. Trzeba również podać wysokość wadium poprzez wskazanie konkretnej kwoty. Wskazanie wartości procentowej nie jest dopuszczalne. W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych należy podać wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Ad 6 Pole zaznacza się, gdy zamawiający korzysta z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, tj. będzie oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia robót budowlanych, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych

2. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej progów unijnych

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powyżej progów unijnych

Rozdział II. Komisja przetargowa

1. Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego

3. Wniosek o powołanie biegłego

4. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

Rozdział III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych

Rozdział IV. Pisma, wnioski i zawiadomienia

1. Formularze oferty

2. Potwierdzenie złożenia oferty

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4. Potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5. List referencyjny

6. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci

7. Gwarancja zapłaty wadium

8. Gwarancja należytego wykonania umowy

9. Pełnomocnictwo konsorcjalne

10. Przedłużenie terminu składania ofert

11. Wniosek o wyjaśnienie treści siwz

12. Odpowiedź na zapytanie do siwz wraz ze zmianą specyfikacji

13. Zmiana treści siwz

14. Zaproszenie do dialogu

15. Zaproszenie do negocjalcji w trybie z wolnej ręki

16. Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia

17. Zaproszenie do składania ofert wstępnych

18. Oferta wstępna

19. Prekwalifikacja

20. Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym

21. Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej

22. Wezwanie do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów

23. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

24. Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty

25. Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny

26. Zawiadomienie o omyłkach

27. Wystąpienie o przedłużenie terminu związania ofertą

28. Wezwanie do przedłużenia ważności wadium

29. Informacja o zatrzymaniu wadium

30. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki

31. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia

32. Informacja o zakończeniu dialogu

33. Informacja o zwrocie wadium

34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

35. Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert

36. Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności/zaniechaniu czynności

Rozdział V. Procedura odwoławcza

1. Odwołanie

2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego

3. Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego

4. Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów z odwołania

Przygotowanie do wersji elektronicznej: RASTER studio, 603 59 59 71